Борис Младенов-Young
Меря кръвното на мойта мила…

chitanka.info

Меря кръвното на мойта мила —

пак е повишено, за беда!

„Колко е?“ — ме пита, нямам сила,

истината да не изрека.

Тя въздъхва, недоволно кима

и разочаровано мълви:

„Ех, забрави явно ти, че има

благородни лекарски лъжи!“

Сидни, Австралия — 2011 г.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.